Trabajan en fuerte operativo de seguridad para el partido León vs Tigres

Luego de los lamentables hechos ocurridos el tres de marzo pasado en el Estadio La Corregidora, en Querétaro; las medidas de seguridad en los Estadios de la Liga Mx se han elevado.

No es la excepción en el Estadio León.

Cómo cada jornada, este viernes, se realizó la reunión de seguridad, contando con la participación de la Liga y los clubes participantes en el partido. Aunque ahora se le sumaron más cabezas y una empresa contratada por el municipio que regula a empresas privadas de seguridad, que en este caso contrata el equipo León.

TODOS LOS DETALLES DE LA REUNIÓN DE SEGURIDAD PREVIA AL @clubleonfc VS @TigresOficial QUE SE LLEVABA ACABO EN EL ESTADIO LEÓN TE LOS PRESENTAREMOS EN @FutbolAlDiaB
Canal 6.1
2:30 a 3:30 PM
Junto a @OmarHurtpeim y @CuateMendoza pic.twitter.com/GBU3F1YfsL
— باكو فيلا (@PacoVela14) March 11, 2022

Información preliminar confirma que para este partido habrá una mayor presencia tanto dentro como fuera del Estadio León, para salvaguardar la integridad de los asistentes este sábado al partido.

En la reunión participaron, entre otros,  el Club León, Club Tigres, la Liga Mx, Seguridad Pública, Empresa de Seguridad Contratada por el Club León, Empresa de Seguridad  Privada contratada por el municipio para que regula y certifica a las Empresas de Seguridad  Privada

Más tarde se darán a conocer el número de elementos operativos que participarán por parte de la Secretaría de Seguridad Pública

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

La entrada Trabajan en fuerte operativo de seguridad para el partido León vs Tigres se publicó primero en Cancha Poltica.