Asegura SSP que el Estadio León es seguro para aficionados durante los partidos de la Liga Mx

Arranca el Apertura 2022 de la Liga Mx y el Estadio León albergará, por lo menos, 8 partidos en la fase regular. Este sábado el León recibe a los Pumas, catalogado por la Liga como un partido de alto riesgo, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública se declara lista para mantener y hacer prevalecer el orden y la seguridad para todos los asistentes al inmueble.

Mario Bravo Arrona, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de León

Así lo dijo Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública del Municipio de León en entrevista con Cancha Política

¿Es seguro el estadio León?, “no nada más el Estadio León, todo el Distrito León Mx y yo lo manejo te puedo decir: desde el Francisco Villa hasta al Malecón, López Mateos, todo el Distrito León MX está seguro.

“El Estadio León es seguro para que venga la gente”.

Continuará la presencia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública dentro del Estadio León, durante los partidos de la Liga Mx, pero ahí quien cuida la seguridad y temas operativos es el Comisario de la Federación Mexicana y el árbitro del partido.

Cancha Política: ¿Hasta donde está facultada la Secretaría de Seguridad Pública para intervenir dentro del Estadio León durante un partido?

Mario Bravo Arrona: “Fuera del Estadio sí es una responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la gente del Estadio. Al exterior tenemos un operativo especial

“Dentro del Estadio (León) existe un protocolo diferente donde hay un inspector autoridad donde el que manda es el árbitro, ahí no interviene para nada la Seguridad Pública. Dentro de las instalaciones (Estadio León) hay un inspector de seguridad que él es el responsable de llevar la dinámica de seguridad dentro del estadio, ahí es donde nosotros nos coordinamos que es lo que pasa ya en gradas, en las butacas. Ahí es donde estamos actuando”.

¿Se pudiera replicar en el E. León, durante juegos del @clubleonfc , lo que pasó en la Corregidora el 5 de marzo?

El Secretario Mario B. Arrona @Seguridad_Leon nos habló al respecto y de la inteligencia que se está haciendo

IMPERDIBLE@FutbolAlDiaB
Canal 6.1
2:30 – 3:30 PM pic.twitter.com/GNNzR1xkEK
— باكو فيلا (@PacoVela14) July 8, 2022

Agregó, “Nosotros nunca hemos dejado de participar aquí, y los que determinan cuántos elementos (seguridad) van dentro y fuera del Estadio (León) es la Secretaría de Seguridad y que quede bien claro”.

A poco más de cuatro meses de los lamentables hechos de violencia que se registraron en la Corregidora durante el partido entre Gallos Blancos de Querétaro y el Atlas de Guadalajara, ¿Existe la posibilidad de que al igual o similar se pudiera replicar en la casa del Estadio León?

Mario Bravo Arrona, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de León, comentó que “no puedo decirte, porque como tú dijiste, es comprometedora (la pregunta) porque depende mucho también el cómo esté en ese momento el aficionado.

“No puedo descartar que el día de mañana pudiera haber algo, pero por eso trabajamos el antes, el durante y el después de un partido para poder ver”.

A la par del trabajo de campo la policía tiene un grupo especial que trabaja la investigación  en internet “que detectan que es lo que pudiera pasar en las redes sociales y los estamos investigando… esto nos ha ayudado a detectar a algunas anomalías”

La entrada Asegura SSP que el Estadio León es seguro para aficionados durante los partidos de la Liga Mx se publicó primero en Cancha Poltica.